gnome-calculator 31,860,012,198 bytes x ms

ms 0.0 5000.0 10000.0 15000.0 20000.0 25000.0 bytes

0k

200k

400k

600k

800k

1,000k

1,200k

1,400k

1,600k

1,800k

x49AEF5:FcPatternInsert x492E80:???

x3AE908DC:tsearch x50A8DB:g_try_malloc x49ABD5:FcPatternFreeze x2FD3D0:XOpenDisplay x49B151:FcPatternAddWit x2E8059:???

x49AD1A:FcPatternFreeze stack(s) x2FC826:XOpenDisplay x3ADF181D:__dcigettext x3F5B3D:???

x80627E8:main other x3ADE4A5C:__gconv_open x50A83C:g_realloc x50A7D0:g_malloc0 heap-admin x50A763:g_malloc